Copyright: Schneider Electric SA: aide Zelio-Soft V1.4/V1.5    Wednesday, March 21, 2001 11:47:53
Citation: Schneider Electric


Les équivalents clavier Windows

Principe de base

Touches système

Touches de menus

Touches de boîtes de dialogue

Modification de texte

Touches du poste de travail et de l'explorateur


Principe de base

L'équivalent clavier est une combinaison de touches produisant le même effet qu'une commande effectuée par la souris.

Chaque écran affiche les touches à frapper pour activer depuis le clavier la fonction désirée : il suffit de taper :

ALT + la lettre soulignée pour les menus,

la lettre soulignée pour les sous-menus ou la lettre indiquée en regard des sous-menus,

ALT + la lettre soulignée pour les boutons poussoirs.

Exemple :

ALT + F ouverture du menu Fichier.

O Ouverture d'un fichier dans le menu fichier (déjà ouvert).

ALT + A Accéder à la fonction Aide dans une boîte de dialogue.


Touches système Windows 95
Touches système

Les touches suivantes peuvent être utilisées à partir d'une fenêtre ou d'un plein écran quelle que soit l'application en cours.

Appuyer sur	Pour
F1	Afficher l'aide sur l'élément de boîte de dialogue sélectionné.
ALT + F4	Arrêter un programme
MAJ + F10	Afficher le menu conctextuel pour l'élément sélectionné.
CTRL+Echap	Afficher le menu Démarrer.
ALT+TAB	Passer à la dernière application utilisée.  Ou parcourir la liste des fenêtres ouvertes . Maintenez ALT enfoncée pendant que vous appuyer de façon répétée sur TAB.
Impression écran	Copier une image de l'écran dans le Presse-papiers.
ALT + Impression écran	Copier une image de la fenêtre active dans le Presse-papier.
ALT + espace	Ouvrir le menu Système d'une fenêtre d'application.
CTRL + X	Couper
CTRL + C	Copier
CTRL + V	Coller
SUPPR	Supprimer
CTRL + Z	Annuler
Touches flèches	Déplacer une fenêtre après avoir choisi la commande. Déplacement du menu Système Ou changer la taille d'une fenêtre après avoir choisi la commande Dimension du menu Système.


Touches de menus

Pour sélectionner des menus et choisir des commandes, utilisez les touches suivantes :

Appuyer sur	Pour
ALT ou F10	Sélectionner le premier menu de la barre de menus ou annuler sa sélection.
ALT + Une touche  caractère	Choisir le menu dont le nombre ou la lettre soulignée correspond à celui ou celle que vous tapez.
Une touche de caractère	Choisir la commande dont le nombre ou la lettre soulignée correspond à celui ou celle que vous tapez.
Flèches droite et gauche	Passer d'un menu à l'autre.
Flèches haute et basse	Passer d'une commande à l'autre.
ENTER	Choisir le nom du menu ou de la commande sélectionné.
ESC	- Annuler le nom de menu sélectionné. - Ou fermer le menu ouvert.


Touches de boites de dialogue Windows 95
Touches de boîtes de dialogue

Pour travailler dans une boîte de dialogue, utilisez les touches suivantes :

de dialogue

Appuyer sur	Pour
TAB	Passer d'une option à l'autre (de gauche à droite et de haut en bas.
SHIFT + TAB	Passer d'une option à l'autre en sens inverse.
CTRL + TAB	Passer à l'onglet suivant.
CTRL + SHIFT + TAB	Passer à l'onglet précédent.
ALT+ touche de caractère	Atteindre l'option ou le groupe dont le nombre ou la lettre soulignée correspond à celui ou celle que vous tapez.  Valider le bouton poussoir dont le nombre ou la lettre soulignée correspond à celui ou celle que vous tapez.
Une touche flèche	- Déplacer le curseur de sélection d'une option (ex: bouton) à l'autre dans un groupe d'option. - Ou déplacer le curseur vers la gauche, la droite, le haut ou le bas dans une zone de liste ou de texte.
HOME	Atteindre le premier élément ou caractère d'une zone de liste ou de texte.
END	Atteindre le dernier élément ou caractère d'une zone de liste ou de texte.
Page up et Page Down	Faire défiler une liste d'un écran à la fois vers le haut  ou le bas.
ALT + Page Down	Ouvrir une liste.
SPACE	- Sélectionner un élément ou annuler une sélection dans une liste.  - Valider le bouton qui a le focus - Activer ou désactiver une case à cocher.
CTRL + / (barre oblique)	Sélectionner tous les éléments d'une zone de liste.
CTRL + \ (barre oblique inverse)	Annuler toutes les sélections exceptée la sélection courante.
SHIFT + flèches	Etendre ou annuler la sélection caractère par caractère dans une zone de texte.
SHIFT + HOME	Etendre ou annuler la sélection jusqu'au premier caractère dans une zone de texte.
SHIFT+END	Etendre ou annuler la sélection jusqu'au dernier caractère dans une zone de texte
ENTER	- Exécuter une commande. - Choisir l'élément sélectionné dans une liste, puis exécuter la commande.  - Valider le bouton dont le contour est gras.
ESC ou ALT+F4	Fermer une boîte de dialogue sans effectuer la commande.
Touches flèches	Déplacement du curseur ou du point d'insertion  dans les zones texte ou dans des zones de saisie


Touches de modification de texte

Appuyer sur	Pour
Retour arrière	- Supprimer le caractère situé à gauche du point d'insertion. - Ou supprimer le texte sélectionné.
DEL	- Supprimer le caractère situé à droite du point d'insertion.  - Ou supprimer le texte sélectionné.
SHIFT +DEL	Supprimer le texte sélectionné et le placer dans le Presse-papiers.
SHIFT +INS	Coller le texte du Presse-papiers dans la fenêtre active.
CTRL+INS	Copier le texte sélectionné et le placer dans le Presse-papiers.
SHIFT + Z	Annuler la dernière modification.

Touches de sélection de texte

Les touches suivantes peuvent être utilisées dans la plupart des applications Windows, mais elles ne fonctionnent pas nécessairement toutes partout où l'on peut sélectionner du texte ou dans toutes les applications. Toutes les sélections suivantes commencent au point d'insertion. Si un texte est déjà sélectionné, les touches annulent la sélection.

Appuyer sur	Pour sélectionner ou désélectionner
SHIFT+ flèche droite et gauche	Un caractère à la fois à gauche ou à droite.
SHIFT+ flèche haute et basse	Une ligne de texte vers le haut ou le bas.
SHIFT+ Page up	Tout le texte de l'écran précédent.
SHIFT+ Page Down	Tout le texte de l'écran suivant.
SHIFT+ Home	Le texte jusqu'au début de la ligne.
SHIFT+ END	Le texte jusqu'à la fin de la ligne.
CTRL + SHIFT + flèche gauche	Le mot précédent.
CTRL + SHIFT + flèche droite	Le mot suivant.
CTRL + SHIFT + HOME	Le texte jusqu'au début du document.
CTRL + SHIFT + END	Le texte jusqu'à la fin du document.


Touches du poste de travail Windows 95
Touches du poste de travail et l'explorateur

Pour travailler dans les fenêtres de groupe du Gestionnaire de programmes, utilisez les touches suivantes.

Appuyer sur	Pour
F2	Renommer un élément.
F3	Rechercher un dossier ou un fichier.
MAJ + SUPPR	Supprimer l'élément directement sans le placer dans la Corbeille .
ALT + Entrée	Afficher les propriétés de l'élément sélectionné.
CTRL + A	Tout sélectionner.
F5	Actualiser les informations d'une fenêtre.
MAJ en cliquant sur le bouton Fermer	Fermer le dossier sélectionné et tous ses dossiers parents.


Ce menu permet les fonctions suivantes :

Création d'une nouvelle application,

Ouverture d'une application,

Enregistrement d'une application sous forme de fichier *.ZEL,

Impression du dossier de l'application.


Ce menu permet les fonctions suivantes (zelio-Soft>1.5) :

Permet d'accéder aux modes :

Edition permettant d'accéder aux fonctions de:

- Création d'une nouvelle application,

- Modification d'une application,

- Simulation d'une application,

- Transfert d'une application.

Supervision (permettant d'accéder aux fonctions de supervision de l'application.

Le mode sélectionné est rappelé en haut à droite de l'écran.


Ce menu permet les fonctions suivantes :

Création/modification du programme d'application,

Création/modification des paramètres de l'application

Contrôle de cohérence de l'application

Saisie des commentaires des Entrées/Sorties,

Saisie des textes d'alarmes.


Ce menu permet  le paramétrage du module relais :

Langue de l'application,

Filtrage des entrées,

Protection de l'application par un mot de passe,

Activation/Désactivation des touches Z1 à Z4,

Activation/Désactivation de la rémanence (Zelio-Soft >1.5),

Affichage des propriétés du module.

Réglage de l'horloge.


Ce menu permet les fonctions suivantes :

Transfert de l'application entre le PC et le module relais.

Transfert des paramètres vers un module Zelio.

Effacement du programme du module Zelio.

La configuration du port de communication pour les échanges PC < = > Module


Ce menu permet les fonctions suivantes :

Affichage du programme en symboles Relais, Ladder ou électriques,

Modification de la langue de Zelio-Soft,

Affichage/Masquage des barres d'état et outils.


Ce bouton  permet  la création d'une nouvelle application


Ce bouton  permet  l'ouverture d'une  application


Ce bouton  permet  l'enregistrement d'une application sous forme de fichier *.ZEL


Ce bouton  permet  l'impression de l'application


Ce bouton  permet  de contrôler la cohérence d'une application


Ce bouton  permet  de réaliser une application avec un mode opératoire identique à celui du module


Ce bouton  permet  de réaliser une application avec l'éditeur Zélio-Soft


Ce bouton  permet  de saisir les commentaires des entrées/sorties, touches Z et bobines M


Ce bouton  permet  de visualiser le programme avec les commentaires dans les différents symboles,…

Symboles Relais,

Symboles Ladder,

Symboles Electriques.


Ce bouton  permet  saisir/modifier le programme d'application


Ce bouton  permet  saisir/modifier les paramètres de l'application


Ce bouton  permet  de simuler le programme pour sa mise au point


Zone de saisie de l'application en mode Produit


Touches permettant la réalisation  de l'application en mode produit

Del	Suppression d’un élément ou d’une ligne de schéma
Ins	Insertion d'une ligne de schéma
Sel./Ok	Sélection d'un élément Accès aux paramètres d’un élément Accès à la visualisation du programme Validation d'une action, d'un choix
Esc	Sortie d’un menu ou d’une sélection
Flèches	Touches de navigation en mode produit


Cette zone indique la référence du module ainsi que sa version logicielle (Zelio-Soft >1.5)


Cette zone indique le nombre de lignes programme créées


  Aide Zelio-Soft    Cliquer sur

	Présentation du logiciel   Version Zelio-Soft
	Structure d'une application Zelio
	Principe de création d'une application
	Programmation par le module Zelio
	Les éléments du langage
	Procédures de création d'une application
	Procédures de mise au point d'une application
	Effectuer un clic droit souris ... Exemple:  vous pouvez ajouter vos propres notes à une rubrique par Annotation, ceci sera signalé par [image]..
	Notes personnelles....


 Vous pouvez également utilisez le  bouton droit de la souris pour naviguer dans l'aide en ligne…


Mode opératoire de l'aide en ligne…

Début	Permet de revenir à tout moment au sommaire général de l'Aide.
Index	Permet de rechercher les informations à partir d'un mot clef .
<<      >>	Permet de naviguer entre certaines rubriques.
Fermer	Permet de fermer une fenêtre.
Dossier	Permet d'accéder au dossier de l'exemple d'application Zelio-Soft.
Edition/Annoter	Permet d'ajouter vos propres commentaires à une rubrique d'aide. Tapez vos remarques,  vous apercevrez ensuite, en haut de la rubrique, une icône représentant un trombone. Vous pourrez cliquer dessus pour visualiser ou modifier votre commentaire.
Options/Aide toujours visible	Permet de décider si l'Apprentissage doit rester devant les autres fenêtres
	Accès à différents menus : Impression, Copie, Méthode … à l'aide du clic droit
	Permet de visualiser l'exécution des procédures


Présentation du logiciel Zelio
   Présentation du logiciel Zelio-Soft

  L'écran principal

  Constitution d'un programme

  Saisie Zelio/Saisie libre

  Les différents menus Zelio-Soft

  Conseils de structuration de l’application  Zelio

  Voir aussi...

Structure d'une application Zelio

Principe de création d'une application Zelio


Saisie Zelio/Saisie libre

La réalisation de l'application peut être réalisée :

- soit de manière identique à celle sur le module : Saisie Zelio

- soit par utilisation de l'éditeur Zelio-Soft : Saisie libre


	Cliquer sur  les différents éléments


   Constitution du programme

Un programme d'application est composé de plusieurs lignes de schémas.

Chaque ligne est composée de:

-  3 contacts maximum,

- de bloc fonctions

- et obligatoirement d'une bobine.

Limitations

- modules logiques 10 E/S : 60 lignes,

- modules logiques 20 E/S : 80 lignes.

Le module permet de réaliser le  programme d'application soit en :

	- Symbole Zelio, - Symbole Ladder,  - Symboles Electriques.

  Pour visualiser le programme avec les commentaires dans les différents symboles…

Cliquer sur Aperçu puis sélectionner le type de vue  ou

Sélectionner le menu :

Affichage/Programme/Symboles Zelio,

Affichage/Programme/Symboles Ladder,

Affichage/Programme/Symboles Electriques.

  Voir aussi...

Structure d'une application Zelio

Principe de création d'une application


  Affichage en symboles Zelio


  Affichage en symboles Ladder


  Affichage en symboles électriques


    Structure d'une application Zelio

Cette rubrique vous permet de découvrir une application Zelio au travers de son dossier.

Le dossier d'une application Zelio comprend plusieurs parties:

- Le programme,

- Les entrées/sorties TOR,

- Les messages affichés par le module Zelio,

- Les traitements analogiques réalisés par le module,

- Les blocs fonctions utilisés dans le programme (Timers, Horloge, …)

- Les paramètres des blocs fonctions.

	Cliquer sur l'icône pour visualiser un exemple de dossier à l'aide du logiciel Acrobat Reader.
	1. Pour avoir une qualité d'affichage optimum sélectionner lorsque ce logiciel est lancé le menu Fichier / Préférences / Généralités et décocher l'option lissage. 2. Utiliser les touches flèches pour naviguer dans ce dossier. 3. Le menu Fichier/Imprimer permet d'imprimer cet exemple.

  Voir aussi...

Présentation du logiciel

Principe de création d'une application


   Les différents menus

Fichier Mode Edition   Module   Transfert   Affichage

Nouveau	Création d'une nouvelle application
Ouvrir	Ouverture d'une application
Enregistrer	Permet d'enregistrer l'application sous forme de fichier *.ZEL
Enregistrer sous	Permet d'enregistrer l'application sous un nouveau nom sous forme de fichier *.ZEL
Aperçu avant impression	Aperçu du dossier de l'application avant impression
Imprimer	Impression du programme ou des paramètres en cours
Imprimer dossier…	Création et impression du dossier de l'application
Personnalisation dossier…	Permet de définir les entête et pied de page du dossier.
Configuration de l'impression…	Permet de sélectionner l'imprimante et de définir ses paramètres
Quitter	Permet de fermer le logiciel Zelio-Soft


   Les différents menus

Fichier  Mode Edition   Module   Transfert   Affichage

Mode Edition	Permet d'accéder aux fonctions de : - Création d'une nouvelle application, - Modification d'une application, - Simulation d'une application, - Transfert d'une application.   Voir aussi... Principe de création d'une application
Mode supervision	Permet d'accéder aux fonctions de de contrôle d'un module Zelio-Logic connecté au PC au moyen du cordonSR1 CBL01. Le programme est exécuté par le module Zelio qui gère complètement les informations et commandes échangées avec le process. Il est possible de forcer certains états par le PC et visualiser tous les états internes du programme.


    Les différents menus

Fichier  Mode Edition   Module   Transfert    Affichage

Saisie Zelio/Programme	Programmation à partir des "touches du module"
Saisie Zelio /Paramètres	Paramétrage à partir des "touches du module"
Saisie Zelio /Simulation	Mise au point du programme d'application par simulation à partir des "touches du module"
Saisie libre /Programme	Programmation à partir de l'éditeur Zelio-Soft
Saisie libre /Paramètres	Paramétrage à partir de l'éditeur Zelio-Soft
Saisie libre /Simulation	Mise au point du programme d'application par simulation à partir de l'éditeur Zelio-Soft
Copier	Permet de copier les éléments sélectionnés dans le presse-papiers de Windows
Coller	Insère ou incorpore au niveau du point d'insertion le contenu du Presse-papiers.
Test de cohérence	Contrôle de la cohérence du programme
Identification des entrées/sorties	Saisie des commentaires associés aux entrées/sorties
Couper	Permet de supprimer les éléments sélectionnés et de les copier dans le presse-papiers de Windows
Copier	Permet de copier les éléments sélectionnés dans le presse-papiers de Windows
Coller	Insère ou incorpore au niveau du point d'insertion le contenu du presse-papiers.


    Les différents menus

Fichier Mode Edition   Module   Transfert   Affichage

Choix de module	Permet de sélectionner un module dans une liste de modules compatibles avec celui déjà déclaré
Configuration du module	Permet de définir : - Le mot de passe - La langue du module  - Le filtrage des entrées - L'activation/désactivation des touches Zx - L'activation/désactivation de l'aide automatique(version < 1.6) - L'activation/désactivation de la rémanence (version > ou égale à 1.6)
Réglage de l'horloge	Permet d'effectuer le réglage de l'horloge du module lorsque celui ci est connecté au PC.


    Les différents menus

Fichier Mode Edition   Module   Transfert  Affichage

Transférer programme : PC => Module	Transfert de l'application créé sur le PC avec Zelio-Soft dans le module.
Transférer programme : Module => PC	Transfert de l'application d'un module dans le PC.
Transferer paramètres	Transfert en mode STOP ou RUN des paramêtres vers un module connecté au PC.
Run	Passage du module en RUN.
Stop	Passage du module en STOP.
Effacement programme	Effacement du programme contenu dans le module.
Configuration Port COM	Affectation du port série du PC pour les échanges avec le module.


    Les différents menus

Fichier Mode Edition   Module    Transfert    Affichage

Programme/Symbole Zelio	Affichage du programme en symboles Zelio
Programme/Symbole Ladder	Affichage du programme en symboles Ladder
Programme/Symbole électrique	Affichage du programme en symboles électrique
Barre d'outils	Affichage ou masquage de la barre d'outils
Barre d'état	Affichage ou masquage de la barre d'état (barre d'information en bas de l'écran)
Langue Zelio-Soft…	Choix de la langue d'utilisation de Zelio-Soft


Principe de création d'une application Zelio
  Principe de création d'une application

  Création d'une application      [image]  Ouverture d'une application

Configuration du module

Choix de module Sélection de la langue Choix du filtrage Activation/désactivation de la rémanence	Configuration des touches clavier Validation de l'aide automatique Déclaration d'un mot de passe

Déclaration des commentaires des E/S

Création du programme

Conseil de structuration

Les différents éléments du langage

Les procédures de saisie/modification

Transfert du programme dans le module Zelio

Mise au point de l'application

Simulation

Commande Run/Stop

Visualisation dynamique du programme

Modification des paramètres

Supervision

Impression du dossier		Archivage du dossier


Principe de création d'une application Zelio
   Principe de création d'une application

  Création d'une application      [image]  Ouverture d'une application

Configuration du module

Choix de module Sélection de la langue Choix du filtrage Activation/désactivation de la rémanence	Configuration des touches clavier Validation de l'aide automatique Déclaration d'un mot de passe

Déclaration des commentaires des E/S

Création du programme

Conseil de structuration

Les différents éléments du langage

Les procédures de saisie/modification

Transfert du programme dans le module Zelio

Mise au point de l'application

Simulation

Commande Run/Stop

Visualisation dynamique du programme

Modification des paramètres

Supervision

Impression du dossier		Archivage du dossier


Principe de création d'une application Zelio…

Nous vous présentons ici les différentes étapes de réalisation d'une application Zelio.

Sélectionnez la rubrique désirée.

Vous pouvez à tout moment rappeler cette rubrique par le bouton  Méthode.


 Sommaire détaillé

  Présentation du logiciel

L'écran principal Constitution d'un programme	Saisie Zelio/Saisie libre Les différents menus Zelio-Soft	Conseils de structuration
  Programmation par le module Zelio

Les touches de commande

REGLER J/H PROGRAM. PARAMET. VISU. RUN/STOP	CONFIG EFFAC. PROG TRANSFER. PROG. INFO (version module <1.6)	MOT PASSE LANGUE FILT. Zx=Touches AIDE(version module <1.6) Rémanence (version module > ou égale 1.6)
  Les éléments du langage

Les entrées TOR Les sorties TOR Les relais auxiliaires Les touches Zx Les Blocs fonctions Compteur	Les Blocs fonctions Horloge Les Blocs fonctions Temporisation Les Blocs fonctions Analogiques Les Blocs fonctions texte
  Procédures de création d'une application

Programmation en saisie Zelio Paramètrage en saisie Zelio	Programmation en saisie libre Paramètrage en saisie libre
Conseil de structuration Identification des entrées/sorties Saisie/modification d'un contact Saisie/modification d'une sortie Création/modification des liaisons Insertion/suppression de lignes programme	Saisie/modification d'un Bloc fonction Horloge Saisie/modification d'un  Bloc fonction Compteur Saisie/modification d'un Bloc fonction Temporisation Saisie/modification d'un Bloc fonction Analogique Saisie/modification d'un Bloc fonction texte Contrôle de la cohérence du programme
  Procédures de mise au point d'une application   [image]   Supervision

Simulation d'une application Zelio Transfert d'une application Zelio Commande d'exécution du programme Visualisation dynamique du programme	Visualisation/Modification des paramètres Diagnostic de l'application Impression du dossier de l'application Archivage du dossier de l'application


 Aide en ligne Zelio-Soft...

Copyright  2001

SCHNEIDER ELECTRIC SA

ACROBAT READER

LOTUS Screemcam

WEB


  Défaut d'exécution

Logiciel inexistant sur le PC

(exemple Acrobat Reader, Wordpad non installé)

Logiciel déjà en cours d'utilisation sur le PC

(exemple une application est déjà ouverte)


   Démonstration de quelques procédures…

	Saisie  Zelio	Saisie libre
Saisie contacts, bobines, blocs analogiques
Saisie liaisons
****************************************************

Saisie bloc compteur
Saisie bloc horloge
Saisie bloc temporisation
Saisie bloc texte
****************************************************

Simulation entrées TOR, sorties TOR, entrées analogiques
Simulation bloc horloge


Version Zelio-Soft

La version V1.4 ne permet pas d'accéder au mode supervision ainsi qu'à la gestion des modules de version >V1.7 (rémanence …)

La version V1.5 permet d'accéder au mode supervision ainsi qu'à la gestion des modules de version >V1.7 (rémanence …)

L'aide en ligne est commune aux 2 versions de Zelio-Soft.


Création d'une nouvelle application
  Création d'une application

1. Sélectionner le menu Fichier/Nouveau ou Cliquer la case Nouveau programme (lors du lancement de Zelio-Soft),

2. Sélectionner le type de module Zelio  en cliquant sur la ligne correspondante. La fenêtre sélection courante indique les caractéristiques du module Zelio sélectionné.

3. Sélectionner la version du module : une fenêtre indique les fonctionnalités suivant la version sélectionnée.

4. Valider par OK.

Nota : les termes application ou programme sont équivalents.

  Voir aussi...

Principe de création d'une application

Choix de module


  Ouverture d'une application

1. Sélectionner le menu Fichier/Ouvrir ou Cliquer la case Ouvrir programme (lors du lancement de Zelio-Soft),

2. Sélectionner le répertoire contenant les applications Zelio . Le répertoire par défaut est C:\Zelio-Program,

3. Sélectionner le fichier correspondant à l'application (exemple Parking.ZEL),

4. Valider par Ouvrir.

Nota : les termes application ou programme sont équivalents.

  Voir aussi...

Principe de création d'une application


  Archivage du dossier

1. Sélectionner le menu Fichier/Enregistrer ou Fichier/Enregistrer sous.

- Enregistrer : Permet d'enregistrer l'application sous forme de fichier *.ZEL

- Enregistrer sous : Permet d'enregistrer l'application sous un nouveau nom sous forme de fichier *.ZEL

2. Sélectionner le répertoire destinataire des applications Zelio . Le répertoire par défaut est C:\Zelio-Program.

3. Saisir le nom du fichier *.ZEL (exemple Parking.ZEL).

4. Valider par Enregistrer.

Remarque

Il est conseillé d'utiliser la commande Enregistrer pour sauvegarder régulièrement votre travail.


  Impression du dossier

  Pour sélectionner l'imprimante…

1. Sélectionner le menu Fichier/Configuration de l'impression .

2. Sélectionner l'imprimante qui doit être du type Postscript.

3. Modifier éventuellement les Propriétés de l'imprimante

4. Valider par OK.

  Pour définir les entête et pied de page dossier …

1. Sélectionner le menu Fichier/Configuration dossier .

2. Renseigner les différents champs.

3. Valider par OK.

  Pour visualiser le dossier avant impression…

1. Cliquer sur Aperçu,

2. Sélectionner le menu Fichier/Aperçu avant impression.

  Pour imprimer le dossier de l'application…

1. Sélectionner le menu Fichier/Imprimer dossier .

2. Sélectionner le type d'impression du dossier

3. Sélectionner les parties à imprimer

- Tout : tout le dossier est imprimé.

- Liste des entrées/sorties : impression des entrées/sorties avec le label et le commentaire associé.

- Paramètres.

- Bloc texte : Impression des textes .

- Annexe : Impression des chronogrammes des Timers et comparateurs analogiques…

4. Valider.

	Cliquer sur l'icône pour visualiser un exemple de dossier à l'aide du logiciel Acrobat Reader.


Programmation en saisie Zelio
  Programmation en "Saisie Zelio"

  Voir aussi... Les menus Zelio, Saisie Zelio/Saisie libre

Le Mode Saisie Zelio permet de saisir et modifier le programme d'application directement sur l'écran à partir des touches du module (Z1, SEL …)

  Pour passer dans ce mode…

Sélectionner le menu Edition/Module/Programme ou

cliquer sur Saisie Zelio puis Programme .

	Le début du programme est affiché. Le programme est saisi en symbole  Zelio.

  Pour saisir le programme en mode Ladder ou Electrique…

Passer en Saisie libre.

  Pour visualiser le programme avec les commentaires dans les différents symboles,…

Cliquer sur Aperçu puis sélectionner le type de vue  ou

Sélectionner le menu :

Affichage/Programme/Symboles Zelio,

Affichage/Programme/Symboles Ladder,

Affichage/Programme/Symboles Electrique.

  Voir aussi...

Les éléments du langage Les touches de commande Les menus Zelio	Procédures Saisie Zelio/Saisie libre


Paramétrage en saisie Zelio
  Paramétrage en "Saisie Zelio"

Cette fonction permet de saisir et modifier les paramètres d'application directement sur l'écran à partir des touches du module (Z1, SEL …)

  Pour passer dans ce mode…

Sélectionner le menu Edition/Module/Paramètres ou

cliquer sur Saisie Zelio puis Paramètres .

	Les paramètres sont affichés

Remarques

Les paramètres affichés sont ceux des blocs fonctions non verrouillés.

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Les touches de commande

Procédures de réalisation d'une application


Programmation à partir de l'éditeur
  Programmation en "Saisie libre"

Saisie Zelio/Saisie libre

Cette fonction permet de saisir et modifier le programme d'application directement sur l'écran à partir de l'éditeur Zelio-Soft

  Pour passer dans ce mode…

Sélectionner le menu Edition/ Saisie libre/ Programme ou

cliquer sur Saisie libre puis Programme.

  Pour saisir le programme en symboles Zelio, Ladder ou Electrique…

La list Box situé en bas et à gauche de l'écran permet d'accéder aux 3 types de symboles :

- Symbole Zelio

- Symbole Ladder

- Symboles Electriques

  Pour visualiser le programme avec les commentaires dans les différents symboles,…

Cliquer sur Aperçu puis sélectionner le type de vue  ou

Sélectionner le menu :

Affichage/Programme/Symboles Zelio,

Affichage/Programme/Symboles Ladder,

Affichage/Programme/Symboles Electrique.

  Pour saisir un commentaire de ligne,…

Cliquer dans la zone commentaire, saisir le commentaire et valider par la touche Entrée.

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Procédures de réalisation d'une application

Saisie Zelio/Saisie libre


Paramétrage à partir de l'éditeur
  Paramétrage en "Saisie libre"

Cette fonction permet de saisir et modifier les paramètres d'application directement sur l'écran à partir de l'éditeur Zelio-Soft

  Pour passer dans ce mode…

Sélectionner le menu Edition/ Saisie libre /Paramètres ou

cliquer sur Saisie libre puis Paramètres .

  Pour modifier un paramètre…

Effectuer un double clic sur le paramètre considéré.

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Procédures de réalisation d'une application


  Choix du module

Cette fonction permet de :

- Sélectionner un module lors de la création d'une application,

- Définir un nouveau module pour une application existante.

  Pour choisir le  module…

1. Sélectionner le menu Module/Choix du module,

2. Sélectionner le type de module.

3. Sélectionner la version du module : une fenêtre indique les fonctionnalités suivant la version sélectionnée.

4. Valider par OK.

	1. Lors de la définition d'un nouveau module, vous devez assurer la compatibilité en tenant compte des différentes caractéristiques:  - Nombre d'entrées TOR, - Entrées analogiques, - Nombre de sorties TOR - Horloge - … 2. En cas de problème une boite de dialogue indique: - les erreurs potentielles,  - leurs positions (lignes et colonnes). 3. Deux possibilités sont offertes : - Spécifier un autre module, - Valider malgré les erreurs . Dans ce cas il faut corriger ensuite les erreurs dans le programme. 4. Dès la validation, s'il y a des erreurs, l'icône Contrôle de cohérence passe en rouge. Cliquer sur celui ci pour afficher les erreurs. Corriger les erreurs , la liste des erreurs est mise à jour en dynamique.


Réglage de l'heure
  Réglage de l'horloge du module Zelio

Cette fonction permet de régler l'horloge du module Zelio.

Pour cela vous devez être connecté au module.

  Pour accéder au réglage de l'horloge du module…

Sélectionner le menu Module/Réglage de l'horloge, par défaut l'horloge du PC est affichée.

  Pour modifier la date de l'horloge du module…

1. Cliquer sur la flèche de la zone date,

2. Sélectionner le jour du mois,

3. Utiliser les flèches droite et gauche pour modifier le mois.

  Pour modifier l'heure de l'horloge du module…

1. Sélectionner l'heure ou les minutes ou les secondes,

2. Utiliser les flèches haute et basse pour effectuer les modifications,

3. Sélectionner l'heure d'hiver ou d'été pour que le module puisse effectuer par la suite le changement d'heure.

  Pour valider les modifications l'heure de l'horloge du module…

Cliquer sur Valider.


 libre1


 libre2


 libre3


Programmation par le module Zélio
 Programmation par le module Zelio

  Programmation en saisie Zelio

  Paramétrage en saisie Zelio

  Les touches de commande

Les différents menus ZELIO

Menu général	Menus de configuration
REGLER J/H   PROGRAM.   PARAMET.   VISU.   RUN/STOP   CONFIG.   EFFAC. PROG   TRANSFER   PROG. INFO. (version module <1.6)	MOT PASSE   LANGUE   FILT.   Zx=Touches   AIDE

Défilement

Les touches flêches droite et gauche permettent de passer :

- de VISU. à CONFIG. sans passer par RNU/STOP,

- de PROGRAM. à Zx=Touches sans passer par PARAM..

  Voir aussi...

Les éléments du langage


Les touches de commande en saisie Zélio
 Les touches de commande en saisie Zelio

Del	Permet d’effectuer la suppression d’un élément ou d’une ligne de schéma
Ins. line	Permet d’insérer une ligne de schéma
Sel./Ok	Permet de : - effectuer une sélection (variable, champs) pour modification, - entrer des paramètres d’un élément, - entrer en mode  visualisation, - valider un choix.   La première action à effectuer est l’appui sur cette touche afin d’accéder au menu principal.
Esc.	Permet de sortir d’un menu ou d’une sélection.
Z1 à Z4	- Permettent de se déplacer dans la zone de saisie. La visualisation du déplacement est matérialisée sur l’écran. - Pour les éléments de schéma, ces touches permettent également de naviguer parmi ses paramètres puis de modifier leur valeur.

  Voir aussi...

L'écran principal

Les éléments du langage


Menu TIME SET
 Menu REGLER J/H

  Objectif

Ce menu permet de modifier le jour et l'heure dans Zelio-Soft.

Les paramètres modifiables sont :

- l'heure d'hiver /l'heure d'été, - le jour de la semaine, - l'heure, - les minutes

  Saisie Zelio

1. Sélectionner le menu REGLER J/H.

2. Sélectionner "hiver/été" par la touche Sel./OK, modifier à l'aide des touches flèches et valider par la touche Sel./OK.

3. Sélectionner "le jour de la semaine" par la touche Sel./OK, modifier à l'aide des touches flèches et valider par la touche Sel./OK.

4. Sélectionner "l'heure" par la touche Sel./OK, modifier à l'aide des touches flèches et valider par la touche Sel./OK.

5. Sélectionner "les minutes" par les touches flèches horizontales, modifier à l'aide des touches flèches et valider par la touche Sel./OK.

  Voir aussi

Réglage de l'horloge


Menu PROGRAM
 Menu PROGRAM.

Ce menu permet d'accéder à la saisie ou la modification du programme.

  Généralités

Programmation en saisie Zelio Paramétrage en saisie Zelio	Programmation en saisie libre Paramétrage en saisie libre
Conseils de structuration	Contrôle de la cohérence du programme

  Saisie/modification

Contacts Bobines Liens Insertion/suppression de ligne programme	Bloc fonction Horloge Bloc fonction Compteur Bloc fonction Temporisation Bloc fonction Analogique Bloc fonction Texte

  Voir aussi...

Les menus Zelio

Les éléments du langage


Menu PARAMET
 Menu PARAMET.

Ce menu permet d'accéder à la saisie ou la modification des paramètres.

  Généralités

Programmation en saisie Zelio Paramétrage en saisie Zelio	Programmation en saisie libre Paramétrage en saisie libre

  Saisie/modification

Bloc fonction Compteur Bloc fonction Horloge Bloc fonction Temporisation	Bloc fonction Analogique Bloc fonction Texte

  Voir aussi...

Les menus Zelio

Les éléments du langage


Menu PARAMET
 Menu VISU.

  Objectif

Cette fonction permet de sélectionner l’information qui sera affichée sur la troisième ligne de l’écran du module en exploitation.

  Saisie Zelio

1. Sélectionner le menu VISU,

2. Sélectionner la ligne à afficher  à l'aide des touches flèches,

3. Valider par la touche Sel./OK; un losange noir indique la ligne sélectionnée.

Exemple

Sélection de la temporisation T2
Affichage premier écran Zelio


Menu CONFIG
 Menu CONFIG.

Ce menu permet d'accéder à la configuration.

  MOT PASSE

  LANGUE

  FILT.

 Zx=Touches

  AIDE(version module <1.6)

  Rémanence (version module > ou égale 1.6)

  Voir aussi...

Les menus pupitres Zelio

Les éléments du langage


 Menu EFFAC. PROG.

  Objectif

Cette fonction permet d’effacer la totalité du programme.

  Saisie Zelio

1. Sélectionner le menu EFFAC. PROG.

2. Sélectionner Oui ou Non  à l'aide des touches flèches,

3. Valider par la touche Sel./OK.

  Suppression d'une application Zelio sur le PC

1. A l'aide de l'explorateur Windows se positionner sur le répertoire de stockage des applications. Le répertoire par défaut est C:\Zelio-Program,

2. Effacer le fichier *.ZEL correspondant à l'application,

  Voir aussi...

Les menus pupitres Zelio

Effacement programme à partir du PC


 Menu TRANSFER.

  Objectif

Ce menu permet 4 fonctions :

Modul. -> PC

Transfert vers le logiciel de programmation : voir  Transfert

PC -> Modul.

Chargement par le logiciel de programmation : voir  Transfert

Modul. -> Mem

Transfert de l'application présente sur le module dans la cartouche EEPROM débrochable : se reporter à la  documentation du module.

Mem -> Modul.

Transfert de l'application présente dans la cartouche EEPROM débrochable vers le module : se reporter à la  documentation du module.


Menu PROG. INFO.
 Menu PROG. INFO (version module <1.6)

  Objectif

Cette fonction permet de visualiser tous les éléments nécessaires à la saisie d’un schéma de commande.

  Saisie Zelio

1. Sélectionner le menu PROG. INFO.,

2. Faire défiler les différentes lignes  à l'aide des touches flèches.


 MOT PASSE

  Objectif

Le mot de passe sert à protéger l’accès :

- aux modifications ou à l'effacement de programme,

- aux modifications du filtrage des entrées,

- à l'activation / désactivation des touches de navigation Zx,

- aux options du transfert d’applications (sauf transfert EEPROM vers Module).

Ce mot de passe est composé de 4 chiffres de 0 à 9.

  Saisie Zelio

1. Sélectionner le menu Config puis le menu Mot Passe,

2. Saisir de mot de passe  à l'aide des touches flèches,

3. Valider par la touche Sel./OK; un cadenas fermé indique l'activation du mot de passe.

  Saisie libre

1. Sélectionner le menu Module/Configuration du module,

2. Saisir de mot de passe et cocher la case Actif,

3. Valider.

Annulation du Mot de Passe

Saisir le mot de passe courant..

Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyer simultanément sur les 4 touches : Z1, Z2, Z3, Z4.

L'appui simultané sur les 4 touches ouvre un écran CLEAR ALL?.

	La sélection et la validation OUI entraîne l'annulation du mot de passe et du programme résidant dans le module.
Modification du Mot de Passe

Pour modifier le mot de passe, il suffit d’annuler l’ancien et d’en saisir un nouveau.


 LANGUE

  Objectif

Cette fonction permet de choisir la langue utilisée par le module.

Tous les messages sont visualisables en 6 langues : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol et Portugais.

	Le choix de la langue ne peut être effectué si le module est en RUN.

  Saisie Zelio

1. Sélectionner le menu Config puis le menu Langue,

2. Sélectionner la langue à l'aide des touches flèches,

3. Valider par la touche Sel./OK.

	Un petit losange indique la langue sélectionnée

  Saisie libre

1. Sélectionner le menu Module/Configuration du Module,

2. Sélectionner la langue,

3. Valider.


 FILT.

  Objectif

Cette fonction permet d’avoir une détection plus rapide des changements d’états sur les entrées. Il ne faut l’utiliser que lorsque cela est nécessaire car elle rend les entrées du module logique plus sensibles aux parasites.

- Ne pas utiliser cette fonction si une entrée est reliée à un capteur à contact pouvant présenter des rebonds.

- Touts les entrées Tout ou Rien sont configurées avec le même filtrage.

Cette fonction est disponible sur les modules logiques à courant continu : SR1….BD.

	Ce choix ne peut s’effectuer que lorsque le module logique est en STOP.
Filtrage	Commutation	Entrées tout ou rien
LENT	ON > OFF	5 ms
	OFF > ON	3 ms
RAPIDE	ON > OFF	0.5 ms
	OFF > ON	0.3 ms

  Saisie Zelio

1. Sélectionner le menu Config puis le menu FILT,

2. Sélectionner le filtrage à l'aide des touches flèches,

3. Valider par la touche Sel./OK.

  Saisie libre

1. Sélectionner le menu Module/Configuration du Module,

2. Sélectionner le filtrage,

3. Valider.


 Zx=Touches

  Objectif

L’option « Zx=Touches » permet d’activer ou d’inactiver les touches de navigation.

Désactivation

Les touches ne sont disponibles que pour paramétrer, configurer et programmer le module..

Activation

Les touches ne sont disponibles que pour paramétrer, configurer et programmer le module et sont également utilisables dans un schéma de commande.

Elles fonctionnent comme des boutons poussoirs sans avoir besoin d’utiliser un contact d’entrée.

Lorsque la fonction est activée, les symboles Z? sont affichés en bas à droite de l'écran.

L'appui sur la touche Zn (n= 1 à 4) est visualisé par l'affichage du numéro à la place du ? en caractère inversé.

La fonction est active en mode RUN :

- en écran d'exploitation

- en écran PROGRAM. (mode Debug) lorsque l'on sélectionne un contact Zi et que l'on valide par Sel./OK.

La validation est alors inhibée, l'appui sur une touche Zi active le contact Zi correspondant.

Pour revenir en mode navigation appuyer sur Esc.

La fonction est inactive en mode PARAMET. , VISU. et dans tous les écrans de paramêtrage des blocs fonctions et les écrans de configuration.

  Saisie Zelio

1. Sélectionner le menu Config puis le menu Zx=touches,

2. Sélectionner oui ou non à l'aide des touches flèches,

3. Valider par la touche Sel./OK.

  Saisie libre

1. Sélectionner le menu Module/Configuration du module,

2. Sélectionner l'activation ou la désactivation,

3. Valider.

  Voir aussi...

Les entrées clavier


AIDE
 AIDE  (version module <1.6)

Objectif

Cette fonction permet d’activer ou de désactiver l’aide automatique.

Lorsque l’aide est activée, il suffit de rester positionné sur l’élément voulu pendant quelques secondes sans appuyer sur une touche pour que l’aide apparaisse sous la forme d’un écran explicatif.

Pour sortir de l’écran, appuyer sur la touche Sel./Ok ou Esc.

	Seuls quelques éléments sont accompagnés d'une aide en ligne. Exemple:  dans tous les écrans des blocs fonctions.

  Saisie Zelio

1. Sélectionner le menu Config puis le menu Aide,

2. Sélectionner OUI/NON à l'aide des touches flèches,

3. Valider par la touche Sel./OK.

  Saisie libre

1. Sélectionner le menu Module/Configuration du Module,

2. Sélectionner l'activation ou la désactivation de l'aide,

3. Valider.


Rémanence
 Rémanence  (version module >1.6)

Objectif

La rémanence permet la mémorisation de la valeur courante d'un bloc fonction lors d'une coupure d'alimentation.

Si la fonction a été validée ; le programme redémarre en RUN avec la valeur mémorisée.

Si la fonction n'est pas validée le programme démarre avec la valeur "0".

	Pendant la coupure secteur la valeur reste figée même pour les timers.

La seule valeur qui continue à s'écouler est l'horloge jusqu'à la limite de réserve d'énergie (72 H ou 150 H avec les modules de version > V1.7).

Il est possible de sélectionner la rémanence pour les éléments suivants:

- bits Mx (M1 à MF)

- timers T1 et T2

- compteurs C1 à C5

  Saisie Zelio

1. Sélectionner le menu Config puis le menu Remanenz,

2. Sélectionner le type d'objet (Mx, Tx, ou Cx) à l'aide des touches flèches verticales,

3. Sélectionnez les variables à l'aide des touches flèches horizontales.

4. Activer ou désactiver la rémanence à l'aide des touches flèches verticales, une variable dont la rémanence est activé est affiché en vidéo inverse.

4. Valider par la touche Sel./OK.

  Saisie libre

1. Sélectionner le menu Module/Configuration du Module,

2. Sélectionner les variables,

3. Valider.


   Les éléments du langage

  Les entrées TOR

  Les sorties TOR

  Les relais auxiliaires

  Les touches Zx

  Les blocs fonctions Horloge

  Les blocs fonctions Compteur

  Les blocs fonctions Temporisation

  Les blocs fonctions Analogiques

  Les blocs fonctions Texte


   Les entrées TOR

Les entrées Tout ou Rien sont exclusivement utilisables comme contact dans le programme.

Ce contact représente l'état de l'entrée du module connectée à un capteur (bouton poussoir, interrupteur, détecteur, …)

- Un contact I1 correspond à l'utilisation de l'état "direct" de l'entrée I1. Si I1 est alimentée, on dira alors que I1 est passant  => I1 est équivalent à un contact normalement ouvert.

Exemple 1 :

	Si l'entrée I1 est alimentée le contact I1 est fermé, la bobine Q1 est activée

- Un contact i1 correspond à l'utilisation de l'état "inverse" de l'entrée I1. Si I1 est alimentée, on dira alors que I1 est non passant  => I1 est équivalent à un contact normalement fermé.

Exemple 2 :

	Si l'entrée I1 est alimentée le contact I1 est ouvert, la bobine Q1 est non activée

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Saisie…

Identification des entrées/sorties


   Les sorties TOR

Les sorties Tout ou Rien notées Q correspondent aux bobines des relais de sorties du module Zelio. Elles sont également utilisables dans le programme comme contact auxiliaire des relais de sortie.

  Utilisation en bobine

	La bobine est excitée si les contacts auxquels elle est reliée sont passants, sinon elle n’est pas excitée; mode "contacteur"
	Excitation impulsionnelle, la bobine est excitée sur un changement d’état, c’est l’équivalent d’un télérupteur. Exemple
S Q1	Bobine « Set », appelée aussi bobine d’accrochage ou d’enclenchement, la bobine est excitée dès que les contacts auxquels elle est reliée sont passants, elle reste enclenchée même si ensuite les contacts ne sont plus passants. Exemple
R Q1	Bobine « Reset », appelée aussi bobine de décrochage ou bobine au déclenchement, cette bobine est désactivée lorsque les contacts auxquels elle est reliée sont passants. Elle reste inactivée même si ensuite les contacts ne sont plus passants.
	1. Une sortie doit être utilisée une seule et unique fois dans le programme en tant que bobine [image] , [image], ou  SQ. 2. Si une bobine SET est utilisée, il faut obligatoirement prévoir une action RESET pour cette bobine.

  Utilisation en contact

Une sortie peut être utilisée en contact "auxiliaire" autant de fois que nécessaire.

Q1	Contact Normalement ouvert; bobine non activée
q1	Contact Normalement fermé; bobine non activée

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Saisie…

Identification des entrées/sorties


Exemple d’utilisation d’une bobine télérupteur

Allumage et l’extinction d’une lampe à l’aide d’un bouton poussoir.

I1——————

Un bouton poussoir est raccordé sur l’entrée I1 et une lampe sur la sortie Q1.

A chaque appui sur le bouton poussoir, la lampe va s’allumer ou s’éteindre.


Exemple d’utilisation des bobines Set et Reset

Marche d’un équipement par un bouton poussoir BPI2 et arrêt par un autre bouton poussoir BPI2.

I2—————— SQ2

I3—————— RQ2

BPI2 est raccordé  sur l’entrée I2, BPI3 sur l’entrée I3, l’équipement est commandé par la sortie Q2

L’appui sur le bouton-poussoir BPI2 la sortie est  mise à 1.

L’appui sur le bouton-poussoir BPI3 la sortie est  mise à 0.


   Les relais auxiliaires

Les relais auxiliaires notés M se comportent exactement comme les bobines de sortie Q mais ne possèdent pas de contact électrique de sortie. Ils sont utilisables comme bits internes. Ils permettent de mémoriser un état. Cette mémorisation sera ensuite utilisée sous la forme du contact associé.

Exemple : mémorisation de la position de plusieurs entrées pour commander une bobine.

I1—— i2— I4——M1

IB——I5— i1——M2

M1— M2————Q2

  Utilisation en bobine

	La bobine est excitée si les contacts auxquels elle est reliée sont passants, sinon elle n’est pas excitée; mode "contacteur"
	Excitation impulsionnelle, la bobine est excitée sur un changement d’état, c’est l’équivalent d’un télérupteur.
S M1	Bobine « Set »
R M1	Bobine « Reset »

  Utilisation en contact

M1	Normalement ouvert
m1	Normalement fermé

Pour plus d'information se reporter à la rubrique Les sorties TOR

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Saisie …

Identification des entrées/sorties


Les touches Zx (langage)
   Les touches Zx

Les touches de navigation se comportent exactement comme les entrées physiques I. Leur seule différence est qu’elles ne possèdent pas de bornes de raccordement.

Elles sont utilisées comme boutons poussoir et exclusivement utilisables sous forme de contacts :

Z1  Normalement ouvert, z1  Normalement fermé

	Pour que les touches de navigation puissent être utilisées de cette façon, il faut vérifier qu’elles sont activées dans la configuration option « Zx=Touches. » du menu « CONFIG. ». Dans le cas contraire, lorsque le module logique est en RUN, ces touches sont uniquement utilisées pour se déplacer dans les menus.

Exemple : Réalisation d'un télérupteur qui fonctionne avec la touche Z1 et la sortie Q1.

Z1—————— Q1

A chaque appui sur la touche, la sortie Q1 change d’état.

  Voir aussi...

Fonction Zx=Touches

Les éléments du langage

Saisie …

Configuration

Identification des entrées/sorties


   Les blocs fonctions Compteur

Le bloc fonction Compteur permet de compter des impulsions et de déclencher une action. Saisie…

CC : entrée  impulsion de comptage

Utilisé comme bobine dans un schéma de commande, cet élément représente l’entrée de comptage du bloc. A chaque excitation de la bobine, le compteur s’incrémente ou se décrémente de 1 selon le sens de comptage choisi.

Exemple : comptage sur l’entrée du bloc fonction Compteur N°1.

I1—————— CC1

RC: remise à zéro du compteur

Utilisé comme bobine dans un schéma de commande, cet élément représente l’entrée de remise à zéro du bloc.

Compteur. L’excitation de la bobine a pour effet de remettre à zéro la valeur courante de comptage.

Exemple  : Remise à zéro du compteur N°1 sur appui de la touche Z1

Z1—————— RC1

DC : sens comptage/décomptage

Utilisé comme bobine dans un schéma de commande, cet élément représente l’entrée du compteur qui détermine le sens de comptage. Si cette bobine est excitée, le bloc fonction décompte sinon, le bloc fonction compte. Par défaut (cette entrée n’est pas câblée) le bloc fonction compte.

Exemple  : comptage ou décomptage selon l’état d’une entrée du module logique.

I2—————— DC1

p=0000:  Valeur de présélection (0 à 9999)

Valeur à atteindre. Cette valeur est aussi appelée valeur de présélection. Lorsque la valeur courante du compteur est égale à la valeur de présélection, le contact C du compteur est passant. Ce paramètre est modifiable.

 Verrouillage paramètres

Ce paramètre permet de verrouiller le bloc fonction. Lorsque le bloc est verrouillé, la valeur de présélection n’apparaît plus dans les paramètres modifiables.

C ou c : Seuil de comptage atteint

Utilisé en contact, cet élément du bloc fonction Compteur indique que la valeur de présélection et la valeur courante sont égales.

C:  Le contact est passant lorsque le compteur a atteint la valeur de présélection.

c:  Le contact est passant tant que le compteur n’a pas atteint sa valeur de présélection.

Exemple : Allumage d’un voyant raccordé à la sortie 1 du module lorsque la valeur de présélection est atteinte, sinon extinction.

C1—————— Q1

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Saisie d'un bloc fonction Compteur


   Les blocs fonctions Horloge

Suite…

  Objectif

Le bloc fonction Horloge se comporte comme un programmateur hebdomadaire et possède 4 plages horaires (A, B, C, D) utilisées pour commander l'état du contact de sortie.

	plages horaires contact  sortie horloge

N : contact normalement ouvert : le contact est passant lorsque l'horloge est en période de validité.

 N° : contact normalement fermé : le contact est passant lorsque l'horloge n'est pas en période de validité.

  Ecran de programmation de l'horloge

  Saisie/modification d'un bloc horloge

  Réglage de l'horloge

  Modes de programmations de l'horloge

3 modes sont possibles : Exemple de programmation avec plusieurs modes

Mode plages horaires

Exemple : le lundi mise en marche à 8H, arrêt à 19H.

Plage A  programmer	Jour de début = LU (Lundi)
	Jour de fin = LU
	ON = 08:00
	OFF = 19:00
Il est possible de réaliser cette programmation sur plusieurs jours sur la même plage horaire A.

Plage A  programmer	Jour de début = LU (Lundi)
	Jour de fin = VE (Vendredi)
	ON = 08:00
	OFF = 19:00
Du lundi au vendredi l'horloge sera activée à 8H et arrêtée à 19H.

Mode intervalle

Si l'on veut activer l'horloge un jour et la désactiver un ou plusieurs jours plus tard, il faut utiliser dans ce cas 2 plages horaires.

Exemple : mise en marche le vendredi à 20H et arrêt le lundi matin à 6H.

Plage A  programmer	Jour de début =VE (Vendredi)
	Jour de fin = - -
	ON = 20:00
	OFF = - -
Plage B  programmer	Jour de début =LU (Lundi)
	Jour de fin = LU ou - -
	ON = - -
	OFF = 06:00

Mode Jour/Nuit

Il est possible de programmer une horloge pour fonctionner comme une programmation Jour/Nuit par une astuce de programmation.

Exemple :

Plage A  programmer	Jour de début = LU (Lundi)
	Jour de fin =  VE (Vendredi)
	ON = 23:00
	OFF =08:00
Dans ce cas l'heure de mise en marche étant postérieure à l'heure d'arrêt :

- l'horloge sera activée le lundi, le mardi, … le vendredi à 23:00.

- l'horloge sera désactivée le lendemain, le mardi, le mercredi … le vendredi et le samedi matin à 08:00

Nota: Il est possible de mixer les modes de programmation sur la même horloge.

Exemple :

Plage A: fonctionnement Jour/Nuit

Plage B: fonctionnement plage

Plage C et D: fonctionnement intervalle

Exemple de programmation avec plusieurs modes

Suite…

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Saisie…


 Ecran de programmation de l'horloge

  Description   Exemple

1. N° du bloc : 1 à 4

2. Plages horaires : A, B, C, D

4 plages sont disponibles A, B, C, D.
Lors du fonctionnement, ces plages sont cumulées, le bloc est valide sur la totalité des plages sélectionnées.

3. Date et heure courante

4. Jour de début

Début de validité (Lundi à Dimanche) pour chaque plage.

5. Jour de fin

Jour de fin de validité (Lundi à Dimanche) pour chaque plage.

6. Horaire de mise en route

Début de fonctionnement (0h00 à 23h59) pour chaque plage.

7. Horaire d'arrêt

Horaire de fin de fonctionnement (0h00 à 23h59) pour chaque plage.

8. Verrouillage du bloc

Permet de verrouiller le bloc fonction. Lorsque le bloc est verrouillé, le bloc n'apparaît plus dans les paramètres modifiables

Remarque

Lors de la validation des paramètres du bloc Horloge (sortie de l'écran par la touche ESC), le module logique présente une synthèse des plages de validité du bloc afin que l'utilisateur puisse vérifier sa saisie.

Retour…

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Saisie…


 Exemple

Commande d'un appareil par la sortie Q1 pendant 2 tranches horaires : de 8H00 à 10H00 et de 15H00 à 19H00 et du lundi au jeudi. Bloc Horloge numéro 1.


 Exemple de programmation avec plusieurs modes

Plage A : mode plage Tous les jours du lundi au vendredi mise en marche à 8H et arrêt à 18H.	Plage C : mode intervalle Mise en marche le vendredi à 20H.
Plage B : mode Jour/Nuit Tous les jours du mardi au jeudi : Mise en marche à 22H. Arrêt le lendemain matin à 6H.	Plage D : mode intervalle Arrêt le lundi à 3H.


Les blocs fonctions temporisateur
   Les blocs fonctions Temporisation

Suite…

  Objectif    Exemple

Le bloc fonction Temporisateur permet de temporiser des actions. Il possède :

- une entrée de remise à zéro  RT,

- une entrée de commande TT,

- une sortie fin de  temporisation T ou t,

- une valeur de présélection.

  Description des paramètres

TT : commande

Utilisé comme bobine, cet élément représente l'entrée de commande du Bloc fonction Temporisation. Son fonctionnement dépend du type utilisé.

RT : remise à 0

Utilisé comme bobine, cet élément représente l'entrée de remise à zéro. L'excitation de la bobine a pour effet de :

- remettre à zéro la valeur courante de la Temporisation,

- désactiver le contact T,

le bloc est prêt pour un nouveau cycle de temporisation.

Type de temporisateur (A, a, B, …)

Chaque type induit un fonctionnement particulier qui permet de gérer tous les cas de figure envisageables dans une application.

t=00.00 : Valeur à atteindre

Cette valeur est aussi appelée valeur de présélection. L'impact de cette valeur est différent selon le type utilisé.

S : unité de temps de la valeur de présélection

- 1/100 de seconde  : 00.00 s (maximum : 99.99)

- 1/10 de seconde  : 000.0 s (maximum : 999.9)

- minutes : secondes : 00 :00 M : S (maximum : 99 :59)

- heures : minutes : 00 : 00 H : M (maximum : 99 :59)

T (normalement ouvert) ou t (normalement fermé)

Utilisé en tant que contact, cet élément du bloc fonction représente la sortie du Temporisateur. Son fonctionnement dépend du type sélectionné.

 Verrouillage paramètres

Ce paramètre permet de verrouiller le bloc fonction. Lorsque le bloc est verrouillé, la valeur de présélection n’apparaît plus dans les paramètres modifiables.

Suite…

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Saisie…


 Les blocs fonctions Temporisation (suite)

Retour…

  Type de temporisateur Exemple

	Type A : Retard à l'enclenchement (Temporisation travail). Exemple : je souhaite décaler l'enclenchement d'un contacteur afin de limiter le courant d'appel.
	Type a : Retard à l'enclenchement sur front montant de commande avec Remise à Zéro.
	Type C : Retard au déclenchement (Temporisation repos). Exemple : maintient en marche d'un ventilateur après l'arrêt du moteur.
	Type B : Impulsion calibrée sur front montant de l'entrée de commande (Contact de passage). Allumage par un Bouton poussoir d'un éclairage avec une minuterie.
	Type W : Impulsion calibrée sur front descendant de l'entrée de commande. Exemple : Fermeture d'une barrière de péage
	Type D : Clignoteur symétrique. Exemple : signalisation d'un défaut par clignotement d'une borne lumineuse.
	Type d : Clignoteur symétrique sur front montant de l'entrée de commande avec Remise à Zéro. Exemple : commande de frein impulsionnelle après coupure de l'alimentation.
	Type T : Totalisateur avec Remise à Zéro. Exemple : demander le remplacement d'un filtre lorsque la durée d'utilisation préconisée est dépassée.

Retour…

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Saisie…


 Exemple d'utilisation d'un bloc fonction Temporisation

 Réalisation d'une minuterie de cage d'escalier

Les boutons poussoir de chaque étage sont reliés à l'entrée I1 du module.

Le bloc fonction Temporisateur N°1  type B, paramétré à 2 mn et 30 s  commande la sortie Q4.

La sortie Q4 est raccordée au système d'éclairage.

 Programme

I1------ TT1

T1------ Q4


Les blocs fonctions analogique
   Les blocs fonctions analogiques

Suite…

  Objectif

Le bloc fonction analogique permet de :

- effectuer une comparaison entre une valeur analogique mesurée et une valeur de référence interne,

- comparer deux valeurs analogiques mesurées.

Deux entrées Tout ou Rien notées Ib et Ic sont utilisées pour recevoir des valeurs comprises entre 0 et 10V.

A1 : contact normalement ouvert a1 : contact normalement fermé	A1---------------[Q2

Le contact indique le positionnement d'une valeur analogique mesurée par rapport à une valeur de référence ou bien il représente la comparaison de deux valeurs analogiques mesurées. Il dépend du type de bloc fonction Analogique choisi et configuré.

Suite…

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Saisie…


 Les blocs fonctions analogiques  (suite)

Retour…

  Description

Dans la description suivante, A1 et 4,9 sont des exemples, les valeurs admissibles pour les paramètres sont comprises entre 0 et 9.9 Volts..

Ib  <  Ref A1   Analog 1 Ref = 4.9v	Le contact A1 est passant lorsque la valeur de l'entrée analogique Ib est < à la tension de référence saisie dans le champ Ref. Ici 4.9 V
Ib  >  Ref A1   Analog 2 Ref = 4.9v	Le contact A1 est passant lorsque la valeur de l'entrée analogique Ib est > ou égale à la tension de référence saisie dans le champ Ref. Ici 4.9 V.
Ic   <  Ref A1   Analog 3 Ref = 4.9v	Le contact A1 est passant lorsque la valeur de l'entrée analogique Ic est < à la tension de référence saisie dans le champ Ref. Ici 4.9 V.
Ic  >  Ref A1   Analog 4 Ref = 4.9v	Le contact A1 est passant lorsque la valeur de l'entrée analogique Ic est > à la tension de référence saisie dans le champ Ref. Ici 4.9 V.
Ib  <  Ic A1   Analog 5	Le contact A1 est passant lorsque la valeur de l'entrée analogique Ib est < à la valeur de l'entrée analogique Ic
Ib  >  Ic A1   Analog 6	Le contact A1 est passant lorsque la valeur de l'entrée analogique Ib est > à la valeur de l'entrée analogique Ic.
Ic-H <  Ib < Ic+H A1   Analog 7 H = 4.9v	Le contact A1 est passant lorsque la valeur de l'entrée Ib est comprise entre Ic-H et Ic+H. H (hystérésis) étant saisi dans le champ H. Ici 4.9 V.
  Verrouillage paramètres

Ce paramètre permet de verrouiller le bloc fonction. Lorsque le bloc est verrouillé, la tension de référence ou la valeur d'hystérésis (selon le type choisi) n'apparaît plus dans les paramètres modifiables

Retour…

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Saisie…


   Les blocs fonctions texte

  Objectif

Le bloc fonction texte permet de :

- afficher un texte sur l'écran du module : TX ,

- effacer le texte affiché RX .

Exemple

I1---------TX1 (affichage texte)

I2---------RX1 (suppression de l'affichage)

  Contenu

Un bloc texte comprend 4 lignes de 12 caractères.

Les lignes 1 et 3 contiennent le texte à afficher.

Les ligne 2 et 4 peuvent contenir des paramètres de bloc fonction.

Exemple

  Voir aussi...

Saisie…

Les éléments du langage


Procédure de création d'une application Zelio
  Procédures de création d'une application Zelio

  Généralités

Programmation en saisie Zelio Paramétrage en saisie Zelio	Programmation en saisie libre Paramétrage en saisie libre
Conseils de structuration	Contrôle de la cohérence du programme

  Configuration

MOT PASSE LANGUE FILT.	Zx=Touches AIDE

  Saisie/modification

Identification des entrées/sorties

Contacts Bobines Liaisons Insertion/suppression de lignes programme Copier des parties de programme	Bloc fonction Compteur Bloc fonction Horloge Bloc fonction Temporisation Bloc fonction Analogique Bloc fonction Texte
  Voir aussi...

Les éléments du langage


Conseil de structuration
  Conseils de structuration

1. Lister les fonctions à réaliser.

Exemples : comptage voiture, affichage message, programmation journalière…

2. Définir la liste des Entrées/Sorties et saisir les commentaires associés.

Exemples : I1  présence voiture, Q2 démarrage…

3. Coder chaque fonction en tenant compte :

- des données d'entrées,

- des données de sorties

- des paramètres de réglage (seuil …)

Commenter chaque fonction

Entrées	=>	Fonction	=>	Sorties
		Î
		Paramètres

Exemple

Présence voiture	=>	Ventilation	=>	Mise en marche ventilation
		Temporisation  de 10 mn

4. Tester chaque fonction à l'aide de l'outil de simulation.

	1.  Une sortie doit être activée à un seul endroit dans le programme. 2.  Une sortie Set doit être accompagnée d'une sortie RESET. 3.  Vérifier les fonctions de RESET des temporisations, compteurs et bloc-texte.


  Couper/copier/coller

Couper	Permet de supprimer les éléments sélectionnés et de les copier dans le presse-papiers de Windows (CTRL+ X).
Copier	Permet de copier les éléments sélectionnés dans le presse-papiers de Windows (CTRL+ C).
Coller	Insère ou incorpore au niveau du point d'insertion le contenu du presse-papiers (CTRL+ V).

Pour copier des parties de programme en saisie libre…

1. Sélectionner les éléments,

2. Effectuer un clic droit pour copier les éléments dans le presse papiers (CTRL+ C),

3. Se positionner sur la zone destinataire,

4. Effectuer un clic droit pour coller les éléments contenus dans le presse papiers (CTRL+V).

Nota : on peut également utiliser les commandes Couper, Copier et Coller du menu Edition.


Contacts et bobines
  Sélection d'un élément dans la barre d'outils

La liste des éléments disponibles est affichée en bas de l'écran.

Dés que la souris passe sur l'un des éléments, la boite de dialogue présentant :

- le numéro de l'élément,

- le label de l'élément,

-le commentaire associé,

est affichée.

  Pour sélectionner un élément

1. Sélectionner le type (exemple Contact I )

2. Sélectionner l'élément  et saisir le commentaire éventuel en cliquant dans la zone commentaire.

3. Faire glisser l'élément sélectionné jusqu'à la case contact désirée.


  Saisie/modification d'un contact

  Saisie Zelio

La saisie d’un contact s’effectue sur les trois colonnes de gauche.

	1. Positionner le curseur carré clignotant à l’endroit désiré. 2. Cliquer sur la touche Sel./ OK 3. Choisir l’élément désiré en cliquant des touches Z1 et Z3. 4. Cliquer sur la touche Sel./ OK (ou sur Z2) pour se positionner sur le numéro. 5. Choisir le numéro à l’aide des touches Z1 et Z3. 6. Valider par la touche Sel./ OK (ou par Z2)

Pour modifier un élément: se positionner sur l’élément à modifier et effectuer la même procédure que pour une saisie d’un nouvel élément.

Pour supprimer un élément: positionner le curseur sur l’élément désiré puis appuyer sur la touche Del.

  Saisie libre   (Principe)

	1. Sélectionner l’élément désiré (les éléments non accessibles sont grisés), 2. Saisir éventuellement le commentaire, 3. Faire glisser l'élément sélectionné jusqu'à la case contact désirée.
Pour modifier les propriétés d'un élément: effectuer un clic droit sur l'élément.

Pour changer le type élément: sélectionner le nouveau type et le positionner sur le contact.

Pour supprimer un élément: sélectionner l’élément puis appuyer sur la touche Supp.

  Pour saisir un commentaire de ligne,…

Cliquer dans la zone commentaire, saisir le commentaire et valider par la touche Entrée.

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Création des liens

Insertion/suppression de lignes programme

Copier des parties de programme


Saisie/modification d'une sortie
  Saisie/modification d'une bobine

  Saisie Zelio

La saisie d’une bobine n’est possible que sur la dernière colonne.

	1. Positionner le curseur carré clignotant à l’endroit désiré. 2. Cliquer sur la touche Sel./ OK 3. Choisir l’élément désiré à l’aide des touches Z1 et Z3. 4. Cliquer la touche Sel./ OK (ou sur Z2) pour se positionner sur le numéro. 5. Choisir le numéro à l’aide des touches Z1 et Z3. 6.  Cliquer sur la touche Sel./ OK (ou sur Z2) pour se positionner sur le type de bobine. 7. Choisir le type de bobine à l’aide des touches Z1 et Z3. 8. Valider par la touche Sel./ OK

Pour modifier un élément : se positionner sur l’élément à modifier et effectuer la même procédure que pour la saisie d’un nouvel élément.

Pour supprimer un élément : positionner le curseur sur l’élément désiré puis appuyer sur la touche Del.

  Saisie libre   (Principe)

	1. Sélectionner l’élément désiré (les éléments non accessibles sont grisés), 2. Saisir éventuellement le commentaire, 3. Faire glisser l'élément sélectionné jusqu'à la case contact désirée.
Pour modifier les propriétés d'un élément: effectuer un clic droit sur l'élément.

Pour changer le type élément: sélectionner le nouveau type et le positionner sur le contact.

Pour supprimer un élément: sélectionner l’élément puis appuyer sur la touche Supp.

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Création des liens

Insertion/suppression de lignes programme

Copier des parties de programme


  Saisie/modification des liaisons

Exemple

  Saisie Zelio

La saisie d'une liaison s'effectue exclusivement à partir d'un curseur clignotant de forme ronde.

	1- Positionner le curseur clignotant de forme ronde à l'endroit désiré. 2- Appuyer sur la touche Sel./ OK pour débuter la liaison (curseur " + "). 3- Déplacer le curseur jusqu'à l'endroit désiré avec le pavé de navigation. 4- Appuyer sur la touche Sel./ OK pour valider, la liaison est alors tracée.

Pour supprimer des liaisons entre éléments

Déplacer le curseur de forme ronde ou carrée sur la liaison à supprimer et d'appuyer sur la touche Del.

  Saisie libre

	Cliquer sur les liens en pointillé pour dessiner les liaisons. Utiliser le clic droit souris pour effectuer des copier/coller.

Pour supprimer des liaisons entre éléments

Cliquer à nouveau sur le lien.

  Voir aussi...

Les éléments du langage

Insertion/suppression de lignes programme

Copier des parties de programme


  Insertion/suppression de ligne programme

  Saisie Zelio : insertion de ligne

1. Se positionner sur la ligne située immédiatement au-dessous de la ligne à créer,

2. Appuyer sur la touche Ins. Line.

  Saisie Zelio : suppression de ligne

La suppression des lignes de schéma s'effectue ligne par ligne.

1. Déplacer le curseur sur un espace vide de la ligne (pas de liaison ou pas d'élément), si besoin effectuer la suppression d'un élément pour obtenir cet espace vide,

2. Appuyer sur la touche Del et valider l'action.

Nota : le menu EFFAC. PROG permet d'effacer tout le programme.

  Saisie libre : sélection de lignes

Cliquer dans la colonne N° de ligne.

Pour sélectionner plusieurs lignes utiliser la touche Shift.

  Saisie libre : insertion de lignes

1. Se positionner sur un élément de la ligne située immédiatement au-dessous de la ligne à créer,

2. Appuyer sur la touche Inser ou utiliser le clic droit (menu Inserer une ligne).

  Saisie libre : suppression de lignes

1. Se positionner sur un élément  vide de la ligne à supprimer, si besoin effectuer la suppression d'un élément pour obtenir un espace vide.

2. Appuyer sur la touche Suppr ou utiliser le clic droit (menu Supprimer la ligne).

  Voir aussi...

Copier des parties de programme

Création des liens


Saisie/modification d'un Bloc fonction Horloge
  Saisie/modification d'un bloc Horloge

La saisie des contacts horloge [image] s'effectue comme un contact classique .

  Saisie Zelio

Dès la validation du numéro de bloc, l'écran de saisie des plages est affiché. Au bout de quelques secondes un écran d'aide s'affiche, cliquer sur ESC pour revenir à l'écran de saisie.

1. Sélectionner la plage horaire A, B, C ou D par Sel./OK puis par les touches Z2 ou Z4 et valider par Sel./OK..

2. Sélectionner le jour de début par les touches flèches et valider par Sel./OK.

3. Sélectionner le jour de fin par les touches flèches et valider par Sel./OK.

4. Sélectionner l' heure et les minutes de début par les touches flèches et valider par Sel./OK.

5. Sélectionner l' heure et les minutes de fin par les touches flèches et valider par Sel./OK.

6. Verrouiller les paramètres si nécessaire par les touches flèches et valider par Sel./OK.

7. Sélectionner une autre plage horaire ou appuyer sur Esc. pour accéder à l'écran récapitulatif du fonctionnement de l'horloge. Un nouvel appui sur Esc. permet de revenir à l'écran de saisie du programme.

Pour interdire la modification des  paramètres verrouillés  utiliser le menu MOT PASSE

  Saisie libre   (Principe)

	1. Effectuer un double clic sur le contact horloge ou passer en mode paramètre et effectuer un double clic sur le contact horloge, 2. Sélectionner dans la zone plage A le jour de début et le jour de fin.  3. Saisir l' heure et les minutes de début et  l' heure et les minutes de fin. 4. Saisir le commentaire. 5. Verrouiller si nécessaire les paramètres et valider.

Les plages  sont affichées sous forme de barre graphe en bas de l'écran. Exemple

  Voir aussi...

Les Blocs fonctions Horloge

Réglage de l'horloge


Bloc fonction Horloge : affichage des plages


Saisie/modification d'un  Bloc fonction Compteur
  Saisie/modification d'un bloc Compteur

La saisie des contacts C, c s'effectue comme un contact classique .

La saisie des bobines RC, CC, DC s'effectue comme une bobine classique .

  Saisie Zelio

Pour saisir la valeur de présélection CC ( 0 à 9999 ).

1. Cliquer sur les touches Z4 et Z2 pour se positionner sur le paramètre à modifier.

2. Sélectionner le paramètre en appuyant sur la touche Sel./ OK

3. Modifier la valeur du paramètre à l’aide des touches Z1 et Z3.

4. Terminer la saisie en appuyant sur la touche Esc. afin de revenir à la saisie du schéma de commande.

5. Verrouiller les paramètres si nécessaire par les touches flèches et valider par Sel./OK.

Pour interdire la modification des  paramètres verrouillés  utiliser le menu MOT PASSE.

  Saisie libre   (Principe)

Pour saisir la valeur de présélection (0 à 9999) et/ou verrouiller ce paramètre.

	1. Effectuer un double clic sur un élément de comptage ou passer en mode paramètre et effectuer un double clic sur le compteur, 2. Saisir  la valeur de présélection, 3. Cocher la case de verrouillages si nécessaire, 4. Saisir éventuellement le commentaire, 5. Valider.

  Voir aussi...

Les Blocs fonctions Compteur


Saisie/modification d'un Bloc fonction Temporisation
  Saisie/modification d'un bloc Temporisation

La saisie des contacts T s'effectue comme un contact classique .

La saisie des bobines TT, RT s'effectue comme une bobine classique .

  Saisie Zelio

Pour saisir le type de bloc et  la valeur de présélection.

Dès la validation du numéro de bloc, l'écran de saisie  est affiché.

1. Sélectionner le type de fonctionnement du  bloc fonction par les touches flèches et valider par Sel./OK.

2. Sélectionner l'unité de temps S

- 1/100 de seconde  : 00.00 s (maximum : 99.99),

- 1/10 de seconde  : 000.0 s (maximum : 999.9),

- minutes : secondes : 00 :00 M : S (maximum : 99 :59),

- heures : minutes : 00 : 00 H : M (maximum : 99 :59),

3. Saisir la valeur de présélection par les touches flèches et valider par Sel./OK,

3. Verrouiller les paramètres si nécessaire par les touches flèches et valider par Sel./OK.

4. Terminer la saisie en appuyant sur la touche Esc. afin de revenir à la saisie du schéma de commande.

  Saisie libre   (Principe)

Pour saisir le type de bloc, la valeur de présélection  et/ou verrouiller ce paramètre..

	1. Effectuer un double clic sur un élément de temporisation ou passer en mode paramètre et effectuer un double clic sur la temporisation, 1. Sélectionner le type de fonctionnement du  bloc fonction  2. Sélectionner l'unité de temps S - 1/100 de secondes : 00.00 s (maximum : 99.99) - 1/10 de secondes : 000.0 s (maximum : 999.9) - minutes : secondes : 00 :00 M : S (maximum : 99 :59) - heures : minutes : 00 : 00 H : M (maximum : 99 :59) 3. Saisir la valeur de présélection. 4. Cocher la case de verrouillage si nécessaire, 5. Saisir éventuellement le commentaire, 6. Valider.

  Voir aussi...

Les Blocs fonctions Temporisation


Saisie/modification d'un Bloc fonction analogique
  Saisie/modification d'un bloc analogique

La saisie des contacts A s'effectue comme un contact classique.

  Saisie Zelio

Dès la validation du numéro de bloc, l'écran de saisie  est affiché.

	1. Sélectionner le type de fonctionnement du  bloc fonction analogique par les touches flèches et valider par Sel./OK.. 2. Sélectionner la valeur de référence ou d'hystérésis (0 à 9,9V) suivant le type de bloc par les touches flèches et valider par Sel./OK. 3. Verrouiller les paramètres si nécessaire par les touches flèches et valider par Sel./OK.

  Saisie libre   (Principe)

	1. Effectuer un double clic sur le contact ou passer en mode paramètre et effectuer un double clic sur le contact, 2. Sélectionner le type de fonctionnement  du bloc fonction analogique. 3. Saisir la valeur de référence ou d'hystérésis (0 à 9,9V) suivant le type de bloc. 4. Saisir le commentaire. 5. Verrouiller si nécessaire les paramètres et valider.

  Voir aussi...

Les Blocs fonctions analogiques


Saisie/modification d'un Bloc fonction texte
  Saisie/modification d'un bloc texte

La saisie des bobines TX, RX s'effectue comme une bobine classique .

  Saisie d'un bloc texte   (Principe)

	1. Cliquer sur l'élément TX ou RX à renseigner, l'écran de saisie du bloc-texte est affiché. 2. Saisir les textes à afficher sur les lignes 1 et 3 3. Sélectionner dans la liste des paramètres bloc fonction, le paramètre à afficher et  faites le glisser sur les lignes 2 ou 4. 4. Répéter éventuellement l'opération pour un deuxième paramètre. Le bouton Del. permet d'effacer un paramètre dans le bloc. 5. Saisir le commentaire (label) du bloc.

  Voir aussi...

Les Blocs fonctions texte


  Contrôle de la cohérence du programme

Lors de la saisie du programme, le logiciel Zelio-soft contrôle la cohérence du programme:

- une ligne est incomplète,

- une bobine est utilisée plusieurs fois dans le programme,

- une entrée Reset RX n'est pas connectée,

- une valeur de Preset n'est pas définie

- …

	Dès que le logiciel détecte une de ces erreurs, l'icône Contrôle de cohérence passe en rouge. Il est possible d'afficher une boite de dialogue précisant la position de l'erreur (ligne et colonne en saisie libre) ainsi qu'une explication de l'erreur.

 Pour afficher les erreurs…

Cliquer sur l'icône Contrôle de cohérence ou sélectionner le menu Edition/Test de cohérence, la boite de dialogue indiquant la liste des erreurs est affichée.

Un double clic sur la ligne permet d'accéder directement à la ligne du programme comportant l'erreur.

Corriger les erreurs, la liste des erreurs est mise à jour en dynamique.


  Identification des entrées/sorties

Cette fonction permet d’associer un commentaire aux :

- entrées TOR,

- sorties TOR,

- entrées mixte

- touches Zx,

- bobines auxiliaire.

Les commentaires seront affichés lors de visualisation du programme en saisie libre au dessus du contact ou de la bobine.

  Saisie libre

1. Sélectionner le menu Edition/Identification des Entrées/Sorties ou cliquer sur Saisie Textes puis Entrées/Sorties.

2. Effectuer un double clic sur la zone commentaire (équivalent clavier : touche Espace).

3. Saisir le commentaire et  valider par la touche Entrée.

  Voir aussi...

Les entrées TOR

Les sorties TOR

Les relais auxiliaires

Les entrées clavier


Procédures de mise au point d'une application
   Procédures de mise au point d'une application Zelio

  Simulation d'une application Zelio

  Transfert d'une application Zelio

  Transfert des  paramètres

  Effacement du programme

  Commande d'exécution du programme: Run/Stop

  Visualisation dynamique du programme

  Visualisation/Modification des paramètres

  Supervision

  Diagnostic

  Impression du dossier de l'application

  Archivage du dossier de l'application


Simulation d'une application
  Simulation d'une application Zelio

Entrée TOR	Touches Z	Entrées analogiques
Sorties TOR	Blocs fonctions	Bloc horloge

  Objectif

La fonction de simulation permet d'exécuter le programme directement dans Zelio-Soft .

Les procédures possibles sont :

- Commande des entrées

- Affichage des sorties

- Commande des touches Z

- Pilotage des entrées analogiques

- Visualisation/modification des paramètres des blocs fonctions

- Simulation du bloc horloge

	La fenêtre de simulation peut comporter un grand nombre de boîte de simulation.  Il est conseiller de positionner ces boîtes correctement pour exécuter la simulation. Chaque boîte peut être masquée à l'aide des icônes en bas de l'écran. Exemple
	Pour que la simulation fonctionne, il faut cliquer sur l'icône RUN, les contacts passant sont affichés en rouge en saisie libre et en vidéo inverse en saisie Zelio Sur passage STOP => RUN les valeurs courantes des blocs fonctions repassent à zéro.

  Pour passer dans ce mode en saisie Zelio…

Cliquer sur Saisie Zelio puis Simulation .

  Pour passer dans ce mode en saisie libre…

Cliquer sur Saisie libre puis Simulation .


Simulation d'une application Zelio

Généralités…	Touches Z	Entrées analogiques
Sorties TOR	Blocs fonctions	Bloc horloge

  Procédure de simulation des entrées TOR

	Permet d'afficher ou masquer la boîte de commande des entrées.

Un clic droit sur l'entrée permet de choisir son fonctionnement

Exemple
	I1 Normalement ouvert fugitif (impulsion) I2 Normalement fermé fugitif (impulsion) I5 Normalement ouvert permanent I4 Normalement fermé permanent
	Cliquer sur l'entrée pour l'activer ou la désactiver Exemple activation de I1 et Z1.


Simulation d'une application Zelio

Généralités…	Entrée TOR	Entrées analogiques
Sorties TOR	Blocs fonctions	Bloc horloge

  Procédure de simulation des touches Z

	Permet d'afficher ou masquer la boîte de commande des touches Z.
Un clic droit sur la touche Z permet de choisir son fonctionnement : fugitif ou permanent.

Exemple
	Cliquer sur la touche Z pour l'activer ou la désactiver Exemple activation de I1 et Z1. Si la commande de la touche Z ne fonctionne pas contrôler son activation (Module/Configuration du module).


Simulation d'une application Zelio

Généralités…	Entrée TOR	Entrées analogiques
Touches Z	Blocs fonctions	Bloc horloge

  Procédure de simulation des sorties TOR

	Permet d'afficher ou masquer la boîte d'affichage des sorties.
Exemple
	Exemple activation de Q1 et Q2.


Simulation d'une application Zelio

Généralités	Entrées TOR	Touches Z
Sorties TOR	Blocs fonctions	Blocs horloge

  Procédure de simulation des entrées analogiques

	Permet d'afficher ou masquer la boîte de commande des entrées.
Exemple
	En agissant sur le potentiomètre on modifie la valeur analogique.


Simulation d'une application Zelio

Généralités…	Entrées TOR	Entrées analogiques
Sorties TOR	Touches Z	Blocs horloge

  Procédure d'affichage et modification  des paramètres des blocs fonctions

	Permet d'afficher ou masquer la boîte d'affichage des paramètres des blocs fonctions.

Exemple

	Cliquer sur le bloc fonction pour modifier la valeur de présélection ou le commentaire.


Simulation d'une application Zelio

Généralités…	Entrées TOR	Entrées analogiques
Sorties TOR	Touches Z	Blocs fonctions

  Procédure de simulation des blocs horloge

	Permet d'afficher ou masquer la boîte d'affichage de simulation des blocs horloges.

Description de la boîte de simulation

	Procédure en STOP: réglage de la  plage de simulation 1. Positionner la période de début : exemple Mardi 4H
	un réglage fin de l'heure est possible dans la fenêtre (ex : 04:25)
	2. Positionner la période de fin : Vendredi 14H Procédure de simulation Faire défiler le temps par les différentes commandes. - commandes magnétoscope,  - curseur (uniquement en Stop).

  Voir aussi

Réglage de l'horloge


 Commande des entrées

Ici l'entrée I3 est à 1.

Dans Zelio-soft, positionner la souris sur une entrée, son commentaire est affiché.

En mode saisie Zelio, l'affichage passe en vidéo inverse.


 Commande des touches Z

En mode saisie Zelio, l'affichage passe en vidéo inverse.


 Affichage des sorties

Ici la sortie Q1 est activée

Dans Zelio-soft, positionner la souris sur une sortie, son commentaire est affiché.

En mode saisie Zelio, l'affichage passe en vidéo inverse.


 Pilotage des entrées analogiques

En agissant sur le potentiomètre on modifie la valeur analogique.

Dans Zelio-soft, positionner la souris sur une entrée, son commentaire est affiché.


 Visualisation/modification des paramètres des blocs fonctions

Double cliquer sur le bloc fonction pour modifier la valeur de présélection ou le commentaire.


 Exemple d'écran de simulation


 Simulation du bloc horloge

1. Saisie et affichage de la période de simulation (position des curseurs début et fin)

2. Réglage de la période de début par déplacement du curseur.

3. Réglage de la période de fin de  simulation par déplacement du curseur.

4. Curseur permettant de faire évoluer le temps par déplacement du curseur.

5. Affichage date et heure courante en simulation.

6. Pupitre commande type magnétoscope : Pause, Début, Retour rapide, Avance rapide, Fin, Réglage de la période d'accélération du temps.

7. RESET : réinitialisation de la période de simulation.


Transfert d'une application
   Transfert d'une application Zelio

Câblage PC/Module, Configuration de la liaison PC/Module

Transfert/Configuration Port Com.

  Transfert PC -> Module

1. Sélectionner dans le module Zelio le menu Transfert/PC-> Module
2. Sélectionner dans Zelio-Soft le menu Transférer Programme/PC-> Module

3. Valider par Oui.

	Si la case activer le module est cochée, le module passera en RUN automatiquement après le transfert.
  Transfert Module -> PC

1. Sélectionner dans le module Zelio le menu Transfert/ Module-> PC.

2. Sélectionner dans Zelio-Soft le menu Transférer Programme/ Module -> PC.

3. Valider par Oui.

  Voir aussi...

Menu TRANSFER.


Liaison PC/Module
   Câblage PC/Module, Configuration de la liaison PC/Module

	Les échanges PC/Module sont  réalisés à l'aide du câble SR1CBL01.

  Configuration de la liaison PC/Module

Le Port par défaut est le COM1. Pour changer de port de communication, sélectionner le menu Transfert/Configuration Port Com.


Effacement programme
   Effacement du programme du module Zelio

Câblage PC/Module, Configuration de la liaison PC/Module

  Objectif

Cette commande permet l'effacement du programme contenu dans le module ; cette commande n'efface en aucun cas le programme en cours sur le PC.

Cette commande est active si le module est en STOP

Si le module est en RUN l'effacement est impossible. Une boite de dialogue est affichée avec un message proposant de passer le module en Stop.

Remarque: cette fonction est équivalente à la fonction EFFAC. PROG dans le menu principal du module Zelio.

  Procédure

Sélectionner le menu Transfert/Effacement programme

  Suppression d'une application Zelio sur le PC

1. A l'aide de l'explorateur Windows se positionner sur le répertoire de stockage des applications. Le répertoire par défaut est C:\Zelio-Program,

2. Effacer le fichier *.ZEL correspondant à l'application,


   Transfert des paramètres dans un module Zelio

Câblage PC/Module, Configuration de la liaison PC/Module

  Objectif

Cette fonction permet de transférer en mode STOP ou RUN des paramètres des blocs fonctions vers un module connecté au PC.

Cette fonction est indispensable au paramétrage des modules sans afficheur et fonctionne également sur les modules avec afficheur.

…Procédure

Sélectionner le menu Transfert/Transfert Paramètres.; ceci provoque le transfert des paramètres du module vers lePC.En fin de transfert la boite de dialogue des paramètres de l'application est affichée.

Il est possible de modifier:

- les valeurs de présélection (double clic sur la case dans la colonne valeur),

- la sélection du paramêtre qui sera affiché sur l'écran d'accueil du module, (mettre une croix dans la case de la colonne affichage)

Il n'est pas possible de modifier les autres données

La commande Ecrire les paramètres permet de transférer les paramètres du PC vers le module.

La commande Lire les paramètres permet de transférer les paramètres du module vers le PC.

Remarques

1. Seul les paramètres non verrouillés sont affichés,

2. Si le programme ne comporte aucun paramètre ou si tous les paramètres sont verrouillés, un message est affiché.

	3. Cette fonction est indépendante de l'application ouverte sur le PC ; elle permet la modification des paramètres d'un module avec un programme A alors que le programme B est en cours. 4. Si l'utilisateur veut mettre à jour son programme enregistré avec les nouveaux paramètres il est conseillé d'ouvrir le programme enregistré et faire la modification dans l'écran paramètres en saisie libre

  Voir aussi...

Saisie libre /Paramètres


RUN/STOP
   Commande RUN/STOP

  Objectif

L'exécution du programme est réalisée par la commande RUN/STOP.

STOP : le programme d'application n'est plus exécuté, les sorties sont mises à zéro.

RUN : le programme d'application est exécuté ligne par ligne.

Passage STOP => RUN

Sur passage STOP => RUN

- le programme est exécuté à partir de la première ligne,

- tous les paramètres des blocs fonctions sont initialisés (exemple : valeur courante d'un compteur mise à zéro).

	Les commandes RUN/STOP  peuvent êtres effectuées : - directement sur le module  par le menu RUN/STOP, - à partir de Zelio-Soft si la liaison PC-Module est établie. Dans ce cas si la référence du module déclaré dans Zelio-Soft est  différente du module réel, un message signalera ce problème mais la commande pourra tout de même être exécutée.

  Commande module Zelio

Sélectionner le menu RUN/STOP

  Commande par Zelio-Soft

Sélectionner le menu Transfert/Run ou Transfert/ Stop.

	Une commande STOP réinitialise les paramêtres courants des blocs fonctions (exemple valeur courante du compteur remise à zéro)

  Voir aussi...

Visualisation dynamique du programme

Visualisation/Modification des paramètres


   Visualisation/Modification du programme

	Les procédures suivantes sont réalisables uniquement sur le module Zelio.

Le module logique permet de visualiser en dynamique le comportement du programme.

Chaque contact passant ou bobine excitée est visualisée en vidéo inversée (Blanc sur fond noir)

  Procédure sur le module

Sélectionner le menu PROGRAM. et se positionner sur les lignes à visualiser à l'aide des touches flèches

	Il est impossible de modifier les lignes du programme en RUN.

Afin de faire évoluer le comportement du module logique il est possible de modifier ou visualiser certains paramètres des blocs fonction.

  Voir aussi...

Commande Run/Stop

Visualisation/Modification des paramètres


   Visualisation/Modification des paramètres

	Les procédures suivantes sont réalisables uniquement sur le module Zelio.

  Visualisation des paramètres des blocs fonctions en Run

Les éléments visualisables sont les suivants :

1- La valeur courante et la valeur de présélection d'un Compteur.

2- L'état des entrées et des sorties d'un Compteur.

3- La valeur courante et la valeur de présélection d'une Temporisation.

4- Tous les paramètres d'un bloc fonction Horloge.

5- La tension de référence d'un bloc fonction Analogique.

6- La valeur d'hystérésis d'un bloc fonction Analogique.

7- Les valeurs mesurées sur les entrées analogiques.

  Procédure sur le module

Sélectionner le menu PROGRAM. et se positionner sur le bloc fonction désiré et appuyer sur la touche Sel./ OK.

 Modification des paramètres des blocs fonction en Run

Les manipulations autorisées sont les suivantes :

1- Modification de la valeur de présélection d'un Compteur.

2- Modification de la valeur de présélection d'un Temporisateur.

3- Modification des paramètres d'un bloc fonction Horloge.

3- Modification de la tension de référence d'un bloc fonction Analogique.

4- Modification de la valeur d'hystérésis d'un bloc fonction Analogique.

  Procédure sur module

Sélectionner le menu PARAMET.. et se positionner sur le bloc fonction désiré et appuyer sur la touche Sel./ OK.

  Voir aussi...

Commande Run/Stop

Visualisation dynamique du programme


   Diagnostic de l'application

  Causes possibles

- Fils mal connectés,

- Tension d'alimentation hors limites

- Fusible défectueux,

- Détecteur en défaut,

- Actionneur en défaut,

- Valeur de seuil non initialisé,

- …

  Procédure

1. Vérifier les borniers de raccordement,

2. Vérifier les fusibles et la tension d'alimentation,

3. Si un actionneur n'est pas piloté, contrôler:

-  l'actionneur,

- les conditions d'activation de l'actionneur,

4. Si une condition est absente, parcourir le programme pour retrouver l'origine du défaut.

	1.Une commande STOP=> RUN réinitialise les paramètres courants des blocs fonctions (exemple valeur courante du compteur remise à zéro) 2.  Une sortie doit être activée à un seul endroit dans le programme. 3.  Une sortie Set doit être accompagnée d'une sortie Reset. 4.  Vérifier les fonctions de Reset des temporisations, compteurs et blocs texte.


Supervision d'une application
 Supervision d'une application Zelio

Variables I, M, A, Z, Q, Blocs fonctions, Bloc horloge

  Objectif

La fonction de supervision permet d'accéder aux fonctions de de contrôle d'un module Zelio-Logic connecté au PC au moyen du cordonSR1 CBL01.

Le programme est exécuté par le module Zelio qui gère complètement les informations et commandes échangées avec le process.

Il est possible de forcer certains états par le PC et visualiser tous les états internes du programme

Exemple1

Il est nécessaire d'avoir la même application sur le PC et le module.

  Accès à la supervision

L'accès à la supervision peut s'effectuer de 2 manières

- lors du lancement de Zelio-Soft : l'application présente sur le module est transféré dans le PC

- par le menu Mode/Mode supervision.

 Permet de relire le programme dans le module (F5)

  Condition d'accès à la supervision

Si une version A était présente sur le PC et une version B sur le module :

1. Le logiciel Zelio-Soft propose de transférer l'application du PC vers le module afin de réaliser l'identité des applications PC et module; dès la fin du transfert l'écran de supervision est affiché.

2. Si vous répondez Non au transfert de l'application du PC vers le module et si des modification étaient en cours, le logiciel Zelio-Soft propose d'enregistrer l'application du PC,

2. Si vous répondez Non à l'enregistrement de l'application du PC, les modifications seront perdues et le logiciel Zelio-Soft remplace l'application du PC par celle du module. Dès la fin du transfert l'écran de supervision est affiché.

  Procédures possibles

Variables I, M, A, Z, Q, Blocs fonctions, Bloc horloge

Run/Stop	Pour passer en mode RUN, il faut cliquer sur l'icône RUN, les contacts passant sont affichés en rouge en saisie libre et en vidéo inverse en saisie Zelio Sur passage STOP => RUN les valeurs courantes des blocs fonctions repassent à zéro.

  Pour passer de la visualisation mode libre en  mode Zelio…

Cliquer sur  boutons Mode libre ou  Mode Zelio en haut de l'écran. .


Supervision d'une application Zelio

Généralités…, Blocs fonctions, Bloc horloge

  Supervision des entrées TOR, analogiques, touches Z et contact M

En mode supervision le logiciel affiche l'état des entrées TOR, analogiques, touches Z et contact M.

  Forçage

Il est possible de forcer l'état de certaines variables en cliquant sur l'objet correspondant.

Exemple1, exemple2, exemple 3

I	Forçage de 0 à 1 uniquement
M	Forçage de 0 à 1 et de 1 à 0
Z	Forçage de 0 à 1 et de 1 à 0
Q	Forçage de 0 à 1 et de 1 à 0
A, Ib, Ic	En agissant sur le potentiomètre on modifie la valeur analogique.

Sur passage Stop >>Run,  les forçages disparaissent.

	Permet d'afficher ou masquer la boîte de visualisation  des entrées
	Permet d'afficher ou masquer la boîte de visualisation des touches Z.
	Permet d'afficher ou masquer la boîte de visualisation des des entrées analogiques.
	Permet d'afficher ou masquer la boîte de visualisation des des contacts M.
	Permet d'afficher ou masquer la boîte d'affichage des sorties.

  Voir aussi

Rémanence (version module > ou égale 1.6)


Supervision d'une application Zelio

Généralités…, Variables I, M, A, Z, Q, Bloc horloge

  Procédure d'affichage et modification  des paramètres des blocs fonctions

	Permet d'afficher ou masquer la boîte d'affichage des paramètres des blocs fonctions.

Exemple

Il est possible de modifier l'état des valeurs courantes et des valeurs de seuils.

  Voir aussi

Rémanence (version module > ou égale 1.6)


Supervision d'une application Zelio

Généralités…, Variables I, M, A, Z, Q, Blocs fonctions

  Procédure de supervision des blocs horloge

	Permet d'afficher ou masquer la boîte d'affichage de supervision du bloc horloge.

La supervision du bloc horloge permet de contrôler son fonctionnement.

Le déplacement du curseur permet de faire évoluer le temps afin de tester le positionnement de la sortie associée au bloc horloge.

Description de la boîte de supervision

Il suffit de déplacer le curseur jusqu'à la date désirée à l'aide de la souris(clic enfoncé). Le fait de relâcher la souris (clic relâché) active le positionnement de la sortie.


 Commande des entrées

Ici l'entrée I3 est à 1.

En mode saisie Zelio, l'affichage passe en vidéo inverse.


 Affichage des sorties

Ici la sortie Q1 est activée

En mode saisie Zelio, l'affichage passe en vidéo inverse.


 Pilotage des entrées analogiques

En agissant sur le potentiomètre on modifie la valeur analogique.


 Visualisation/modification des paramètres des blocs fonctions

Double cliquer sur le bloc fonction pour modifier la valeur d'un paramètre


 Supervision du bloc horloge

Affichage date et heure courante en supervision.